-- Virulent Venom
INSERT INTO `aa_effects` (`aaid`, `slot`, `effectid`, `base1`, `base2`) VALUES ('888', '1', '250', '10', '0');
INSERT INTO `aa_effects` (`aaid`, `slot`, `effectid`, `base1`, `base2`) VALUES ('889', '1', '250', '20', '0');
INSERT INTO `aa_effects` (`aaid`, `slot`, `effectid`, `base1`, `base2`) VALUES ('890', '1', '250', '30', '0');
INSERT INTO `aa_effects` (`aaid`, `slot`, `effectid`, `base1`, `base2`) VALUES ('891', '1', '250', '40', '0');
INSERT INTO `aa_effects` (`aaid`, `slot`, `effectid`, `base1`, `base2`) VALUES ('892', '1', '250', '50', '0');


